目的

ポート転送を使用すると、管理者はローカルエリアネットワーク(LAN)内のどのコンピュータにデータパケットを接続に使用するポートに基づいて送信するかを決定できます。Network Address Translation（NAT；ネットワークアドレス変換）では、ルータの背後に複数のコンピュータを隠すことができるため、管理者はポート転送を必要とする場合があります。この記事の目的は、SPA8000のポート転送設定を表示する方法を説明することです。

該当するデバイス

- SPA8000

[Software Version]

- 6.1.12

ポート転送設定

ステップ1：管理者としてWeb構成ユーティリティにログインし、[Advanced] > [Network] > [Application]を選択します。「アプリケーション」ページが開きます。

次のポート転送の設定は、[アプリケーション]ページおよび[ポート転送の設定]領域で表示できます。

注： このデバイスで使用される範囲内の開始/終了ポートは、この範囲内のポートがデータの送受信に対応するプロトコルを使用することを示します。

- Enable：ポート転送サービスが有効かどうかを表します。[はい(Yes)]はサービスが有効で、[いいえ(No)]はサービスが無効であることを示します。

- [Service Name]：ポートがデータの転送に使用したサービスの名前を表します。

- [開始ポート(Starting Port)]：このデバイスに使用される範囲内の最初のポートを表します。

- [終了ポート(Ending Port)]：このデバイスに使用されている範囲内の最後のポートを表します。

- Protocol：データの送受信に対応するポート範囲が使用するプロトコルを表します。オプションは、[TCP]、[UDP]、[Both]です。

- TCP:Transmission Control Protocol（TCP；伝送制御プロトコル）は、異なる単位のパケットの分割を通じて、インターネットを介してデータのトラッキングを効率的に管理するために使用されます。TCPは、エンドユーザにデータの信頼性の高い配信をします。

- UDP:User Datagram Protocol（UDP；ユーザデータグラムプロトコル）は、パケット内のデータを分割することなく、インターネット経由でデータのトラッキングを効率的に管理するために使用されます。UDPでは、エンドユーザへのパケットの完全な到着は保証されません。

- Both：プロトコルUDPとTCPの両方が使用されます。

- [Server IP Address]：データを送受信するポートに接続されているデバイスのLANアドレスが表示されます。