目的

ネットワークアドレス変換(NAT)は、ローカルエリアネットワーク(LAN)上のプライベートIPアドレスをパブリック(WAN)IPアドレスに変換し、パブリック(WAN)IPアドレスをプライベートLAN IPアドレスに変換します。この記事では、SPA8000のポート範囲を予約する方法について説明します。予約ポートとして識別されるポート範囲は、ネットワークアドレス変換(NAT)に使用されないように指定されています。

注：ポート転送が予約ポートに設定されている場合、その特定のポートのポート転送はキャンセルされます。

該当するデバイス

- SPA8000

[Software Version]

- 6.1.12

システム予約ポート範囲

ステップ1：管理者としてWeb構成ユーティリティにログインし、[Advanced] > [Network] > [Application]を選択します。「アプリケーション」ページが開きます。

ステップ2:[System Reserved Ports Range]エリアで、[Starting Port]フィールドに開始ポートを入力します。これは、予約ポート範囲の開始ポートです。このポート範囲は、電話アダプタで動作するアプリケーションで使用されるTCP/UDPポートを定義します。

注：デフォルトの開始ポートは50000です。

ステップ3:[Num of Ports Reserved]ドロップダウンリストから、予約するポート数を選択します。これにより、予約ポートの総数が得られます。ポートは、ホストに特定のサービスを提供するために予約されます。

注： Num of Ports Reservedのデフォルト値は256です。

ステップ4:[Submit All Changes]をクリックして、設定を保存します。