目的

このドキュメントでは、SPA8000デバイスのさまざまなNAT設定を変更する手順について説明します。

該当するデバイス

- SPA8000電話アダプタ

手順

SPA8000のNAT設定

ステップ1：電話設定ユーティリティで[Admin Login]をクリックして、変更可能なページ数と設定を増やします。

ステップ2：ページの右上隅にある[Advanced]をクリックします。

ステップ3:[Voice] > [L1]の順に選択します。これにより、[L1 Settings]ページに移動します。

ステップ4:[L1]ページで、[NAT Settings]パラメータまでスクロールダウンします。

ステップ5:[NAT Mapping Enable]：このオプションは、SIPメッセージで外部にマッピングされたIPアドレスとSIP/RTPポートを使用するために有効にします。パラメータを有効にするには[はい]を選択し、無効にするには[いいえ]を選択します。デフォルトでは[いいえ]が選択されています。

ステップ6:NAT Keep Alive Enable：このオプションは、設定されたNATキープアライブメッセージを定期的に送信するために有効です。 パラメータを有効にするには[はい]を選択し、無効にするには[いいえ]を選択します。デフォルトでは[いいえ]が選択されています。

ステップ7. NAT Keep Alive Msg：このパラメータには、現在のNATマッピングを維持するために定期的に送信するキープアライブメッセージを入力します。デフォルトでは$NOTIFYに設定され、NOTIFYメッセージを送信します。

ステップ8:NAT Keep Alive Dest：このパラメータは、NATキープアライブメッセージを受信する宛先を割り当てます。デフォルトでは$PROXYに設定されており、現在のプロキシまたは発信プロキシにメッセージを送信します。

ステップ9:[Submit All Changes]をクリックします。