目的

加入者情報は、発信コールがダイヤルされたときに発信者情報を表示するのに役立ちます。また、管理者は認証を設定して攻撃を防止できるため、回線のセキュリティを強化します。この記事では、SPA8000電話アダプタの加入者情報の設定方法について説明します。

該当するデバイス

- SPA8000

[Software Version]

- 6.1.12

加入者情報の設定

ステップ1：管理者としてWeb構成ユーティリティにログインし、[Advance] > [Voice] > [L1-L8]を選択します。[Line]ページが開きます。

ステップ2:[Line Enable]ドロップダウンリストから[yes]を選択して、サービスの回線を有効にします。

ステップ3:[Subscriber Information（加入者情報）]エリアまでスクロールダウンします。

ステップ4:[Display Name（表示名）]フィールドに、発信者IDとして表示する名前を入力します。

ステップ5:[User ID（ユーザID）]フィールドに、内線番号として割り当てる番号を入力します。

ステップ6:[Password]フィールドに、この回線に割り当てるパスワードを入力します。

ステップ7:[User Auth ID]ドロップダウンリストからユーザを認証するかどうかを選択します。SIP認証に認証IDとパスワードを使用するには、[yes]を選択します。

ステップ8:[Auth ID]フィールドに、この回線に割り当てるSIP認証IDを入力します。

ステップ9:[Mini Certificate]フィールドに、このサブスクライバの回線に割り当てるミニ証明書を入力します。

ステップ10:[SRTP Private Key]フィールドに、セキュアコールの確立に使用する秘密キーを入力します。Secure Real Time Protocol(SRTP)キーは、デバイスと外部の間の接続を安全に維持し、情報が公開されないようにするために使用されます。

注：新しいMini証明書とキーを生成する場合は、ここをクリックして、前述の手順に従ってください。

ステップ11:[Submit All Changes]をクリックして、設定を保存します。