目的

Streaming Audio Server(SAS)機能を使用すると、SPA8000のFXSポートの1つにオーディオソースを接続し、それをストリーミングオーディオソースデバイスとして使用できます。SASとして設定された回線がコールされると、SPA8000はコールに自動的に応答し、FXSポートがオフフックである限り、発信側への音声のストリーミングを開始します。このドキュメントでは、SPA8000 Analog Telephone Adapter(ATA)でストリーミングオーディオサーバ(SSA)を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA8000電話アダプタ電話

[Software Version]

•6.1.12

SASの設定

ステップ1:SPA8000のホスト（音楽ソース）とFXSポートの間にRJ-11アダプタを接続します。

ステップ2：管理者としてWeb構成ユーティリティにログインし、[Advanced] > [Voice] > [L1-L8]を選択します。[Line]ページが開きます。

ステップ3:[Line(回線)]ページで、Streaming Audio Server(SAS)までスクロールします。

ステップ4:[SAS Enable]ドロップダウンリストから、[yes]を選択して、この回線をストリーミングオーディオサーバに対して有効にします。この回線を有効にすると、発信コールに使用できなくなります。

ステップ5:[SAS DLG Refresh Vl]フィールドに、ストリーミングオーディオサーバがセッション更新メッセージを送信する間隔を入力し、発信者への接続がアクティブであるかどうかを確認します。この値の範囲は0 ～ 255秒です。0の場合、セッションの更新は無効になります。

ステップ6:[SAS Inbound RTP((Real Time Protocol) Sink]フィールドで、[SAS Inbound RTP Sink]フィールドにRTPシンクの完全修飾ドメイン名(FQDN)またはIPアドレスを入力します。この値は、クライアントからの着信INVITEメッセージに対する200応答のSDP(Session Display Protocol)のSAS回線で使用されます。

ステップ7:[Submit All Changes]をクリックして、設定を保存します。