目的

非武装地帯(DMZ)機能は、1台のネットワークコンピュータを配置します。通常、1台のネットワークコンピュータは、ネットワークの外部のユーザにサービスを提供し、したがって、インターネットに公開されたサブネットワークの脆弱性が高くなります。これにより、ローカルエリアネットワーク(LAN)にセキュリティのレイヤが追加されます。 この記事の目的は、SPA8000アナログ電話アダプタのDMZ設定について説明することです。

該当するデバイス

・ SPA8000アナログ電話アダプタ

[Software Version]

•6.1.12

DMZの設定

ステップ1：管理者またはユーザーとしてWeb構成ユーティリティにログインし、[Advanced] > [Network] > [Application]を選択します。「アプリケーション」ページが開きます。

ステップ2:[Enable DMZ]ドロップダウンリストから[Yes] を選択し、1つのホストをインターネットに公開します

注：ポートが転送されるホストは、DHCPクライアント機能を無効にして、DHCPがIPアドレスを変更する可能性があるため、新しいスタティックIPアドレスを割り当てる必要があります。

ステップ3:[DMZ Host IP Address]フィールドにホストIPアドレスを入力するために必要な数字を入力します。

ステップ4:[Submit All Changes]をクリックして、設定を保存します。