目的

Point-to-Point Protocol over Ethernet(PPPoE)は、イーサネットフレーム内にPoint-to-Point Protocol(PPP)フレームをカプセル化して、2つのネットワークエンティティまたはポイント間でデータ通信を行うネットワークプロトコルです。自宅または組織内のコンピュータは、PPPoEおよびインターネットサービスプロバイダー(ISP)を通じてIPアドレスを取得します。これにより、特定のログイン名、ユーザ名、パスワードにそのIPアドレスを簡単に追跡できます。

この記事では、SPA8000アナログ電話アダプタのPPPoE設定について説明します。

該当するデバイス

・ SPA8000アナログ電話アダプタ

[Software Version]

•6.1.12

PPPoEの設定

PPPoEの基本設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Basic] > [Network] > [WAN Status]を選択します。基本WANのステータスのページが開きます。

ステップ2：接続タイプDHCPを選択します。スタティックIP、PPPoE;PPPoE、DHCP、DHCP、Connection TypeドロップダウンリストからPPPoE。

ステップ3:[PPPoE Login Name]フィールドにPPPoEログイン名を入力します。ログイン名は、ISPから提供されるログインIDです。

ステップ4:[PPPoE Login Password]フィールドにPPPoEログインパスワードを入力します。このパスワードはISPから提供されます。

ステップ5:[Submit All Changes]をクリックして設定を保存します。

PPPoEの詳細設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Advanced] > [Network] > [WAN Status]を選択します。詳細なWANステータスのページが開きます。

ステップ2：接続タイプDHCPを選択します。スタティックIP、PPPoE;PPPoE、DHCP、DHCP、Connection TypeドロップダウンリストからPPPoE。

ステップ3:[PPPoE Login Name]フィールドにPPPoEログイン名を入力します。ログイン名は、ISPから提供されるログインIDです。

ステップ4:[PPPoE Login Password]フィールドにPPPoEログインパスワードを入力します。このパスワードはISPから提供されます。

ステップ5:[PPPoE Service Name]フィールドにPPPoEサービス名を入力します。入力したサービス名は、ISPが提供するサービスです。

ステップ6:[Submit All Changes]をクリックして設定を保存します。