目的

リモート管理では、インターネット経由でリモートロケーションからSPA8000を管理できます。リモート管理では、SPA8000に直接接続されていないコンピュータから管理Webサーバにアクセスできます。この記事の目的は、SPA8000アナログ電話アダプタでリモート管理を設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA8000アナログ電話アダプタ

[Software Version]

•6.1.12

リモート管理の設定

ステップ1：管理者またはユーザーとしてWeb構成ユーティリティにログインし、[Advanced] > [Network] > [WAN Status]を選択します。[WAN Status]ページが開きます。

ステップ2:[Remote Management]セクションまでスクロールします。

ステップ3:[Enable WAN Web Server]ドロップダウンリストから[yes]を選択し、WAN Webサーバを有効にします。これにより、電話アダプタに直接接続されていないコンピュータから管理Webサーバにアクセスできます。デフォルト値はyesです。

ステップ4:[WAN Web Server Port]フィールドにWAN Webサーバポートを入力します。WAN Webサーバポートは、ATAデバイスへのWANアクセスに使用されます。デフォルト値は 80 です。

ステップ5:[Submit All Changes]をクリックして設定を保存します。