目的

ローカルエリアネットワーク(LAN)は、デバイスを接続し、相互に対話および通信できるようにするコンピュータネットワークです。SPA8000の[LAN Status]ページに、デバイスの現在のネットワーク設定が表示されます。

このドキュメントの目的は、SPA8000アナログ電話アダプタのLANステータス情報を表示および解釈する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ SPA8000

[Software Version]

•6.1.12

LANステータス

ステップ1：管理者としてWeb構成ユーティリティログにログインし、[Advanced] > [Network] > [LAN Status]を選択します。[LAN Status]ページが開きます。

ステップ2:[LAN Status]ページには、次のセクションがあります。

・ Networking Service：ネットワークサービスに関する情報を提供します。

- NAT：ネットワークアドレス変換(NAT)は、1つの可視IPアドレスを使用してプライベートネットワークを表すことにより、パブリックIPアドレスを維持するために使用されます。これにより、外部デバイスがプライベートネットワークの詳細を知らないようにすることで、ネットワークセキュリティを向上させることができます。

– ブリッジ：ブリッジは、2つ以上のネットワークセグメントを1つの大きなネットワークにリンクするために使用されます。この側面に似ているスイッチとは異なり、ブリッジはネットワークを通過するトラフィックのフローも制御し、目的のデバイスが自身のセグメントにない場合にのみ、次のセグメントにデータを渡すことを選択します。

・ Auto NetServiceプライベートIP範囲：NATがプライベート接続に使用するIPアドレスとネットマスクの範囲を表示します。

ステップ3:[LANネットワークの設定(LAN Network Settings)]セクションには、ローカルエリアネットワーク(LAN)用に設定された機能に関する情報が表示されます。 この情報は、管理者が同じネットワーク上のデバイス間の接続を強化するために使用されます。

・ LAN IP Address:SPA8000のLANポートのIPアドレスを表示します。

・ LAN Subnet Mask：プライベートネットワークに使用されるサブネットマスクを表示します。サブネットは、ネットワークで使用可能な一意のIPアドレスの数を示します

・ Enable DHCP Server — DHCPサーバのステータスを表示します。YesはDHCPサーバが有効であることを意味し、NoはDHCPサーバが無効であることを意味します。

・ DHCPリース時間：デバイスがIPアドレスを保持してから更新するまでの時間。これはDHCPサーバによって提供されます。

・ DHCP Client Starting IP Address:DHCPサーバがLANポートに接続されているホストに提供するIPアドレスの範囲の初期IPアドレスを表示します。

・ Number of Client IP Addresses：これは、DHCPサーバが提供できるIPアドレスの数です。

ステップ4:[Static DHCP Lease Settings]セクションには、DHCPを使用してデバイスに設定されたスタティックIPアドレスに関する情報が表示されます。これらのIPアドレスは、特定の時間だけ使用されるように設定されています。

・ Enable — DHCPリース設定が有効かどうかを表示します。次の2つのオプションがあります。はい、有効。または[No]、[disabled]です。

・ホストMACアドレス：デバイスのメディアアクセス制御(MAC)アドレスを表示します。

・ Host IP Address：ホストデバイスのIPアドレスを表示します。