目的

メディアアクセス制御(MAC)アドレスは、識別のためにネットワークインターフェイスに割り当てられる一意の12桁のコードです。インターネットサービスプロバイダー(ISP)は、接続されているデバイスのMACアドレスに基づいてIPアドレスを割り当てます。MACクローニングとは、同じMACアドレスを論理的に異なるデバイスに割り当てることを意味します。ユーザがMACアドレスをISPプロバイダーに登録して、ISPプロバイダーが登録されたMACアドレスに同じIPを割り当てることもあります。ユーザが同じIPアドレスを持つ異なるデバイスを使用する場合は、MACクローニングを使用して、他のデバイスに同じ登録済みMACアドレスを使用できます。この記事の目的は、SPA8000アナログ電話アダプタでのMACクローンの設定を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA8000

[Software Version]

•6.1.12

MACアドレスクローン

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Admin] > [Advanced] > [Network] > [WAN Status]を選択します。[WAN Status]ページが開きます。

[MAC Clone Settings]領域で、次の操作を実行します。

ステップ3:[Enable MAC Clone Service]ドロップダウンリストから[yes]を選択し、MACクローンサービスを有効にします。

ステップ4：ユーザがクローンするMACアドレスを[Cloned MAC Address]フィールドのSPA8000に入力します。このMACアドレスは、SPA8000に論理的に複製されたMACアドレスです。

ステップ5:[Submit All Changes]をクリックして設定を保存します。