目的

システムステータス情報領域には、システム時刻、IPアドレス、送受信されたパケットの量など、デバイスに関する情報が表示されます。この記事では、SPA8000アナログ電話アダプタのシステムステータス情報について説明します。

該当するデバイス

・ SPA8000

[Software Version]

•6.1.12

システムのステータス

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Network] > [Status]を選択します。「ステータス」ページが開きます。

[システムステータス(System Status)]領域に次の情報が表示されます。

・現在時刻：現在の日時（24時間制）が[現在時刻]フィールドに表示されます。

・ Elapsed Time：最後のリブートからの経過時間を表示します。

・ WAN接続タイプ：[WAN接続タイプ]フィールドにWAN接続タイプを表示します。スタティックIPまたはDHCPの2つの値を使用できます。

・ Current IP:[Current IP]フィールドで、電話アダプタに割り当てられている現在のIPアドレスを表示します。

・ Host Name：デバイスのホスト名を表示します。この名前は、WAN接続がDHCPの場合に使用されます。

・ Domain:[Domain]フィールドにデバイスのネットワークドメイン名を表示します。

・ Current Netmask：デバイスに割り当てられている現在のネットマスクを表示します。

・ Current Gateway:[Current Gateway]フィールドにデバイスのゲートウェイアドレスを表示します。ゲートウェイは、ローカルネットワークからパケットを送信するために使用されます。

・ Primary DNS：プライマリDNSフィールドにこのデバイスに割り当てられたプライマリDNSサーバアドレスを表示します。

・ Secondary DNS：このデバイスに割り当てられたセカンダリDNSサーバアドレスを表示します。

・ LAN IP Address：デバイスのLAN IPアドレスを表示します。

・ Broadcast Pkts Sent：このデバイスから送信されたブロードキャストパケットの合計数を表示します。

・ Broadcast Bytes Sent：このデバイスから送信されたブロードキャストバイトの合計数を表示します。

・ Broadcast Pkts Recv：このデバイスが受信したブロードキャストパケットの合計数を表示します。

・ Broadcast Bytes Recv：このデバイスで送受信されて処理されたブロードキャストパケットの合計数を表示します。

・ Broadcast Pkts Dropped：このデバイスで受信したが処理されなかったブロードキャストバイトの合計数を表示します。

・ Broadcast Bytes Dropped：受信したが処理されなかったブロードキャストバイトの合計数を表示します。