目的

オプションの設定は、WAN接続のパフォーマンスを向上および変更するために使用されます。ワイドエリアネットワーク(WAN)は、複数の小規模なネットワークで構成されるネットワークです。最も有名なWANはインターネットです。インターネットにアクセスするには、インターネットサービスプロバイダー(ISP)と呼ばれる組織が使用されます。変更可能な設定には、DNSサーバ、NTPサーバ、DNS設定、およびDHCPの設定があります。ドメインネームサービス(DNS)サーバは、ドメイン名のレコードが保存され、IPアドレスに一致するサーバです。DNSは、ドメイン名をIPアドレスに変換します。ネットワークタイムプロトコル(NTP)は、マシンのネットワーク上の時刻を同期するように設計されています。この記事では、SPA8000の基本および高度なオプション設定について説明します。

注：WANのその他の機能を設定する場合は、次の記事に記載されている手順に従ってください。SPA8000アナログ電話アダプタの基本および高度なPoint-to-Point over Ethernet(PPPoE)設定、およびSPA8000アナログ電話アダプタの静的IP設定。

該当するデバイス

・ SPA8000

[Software Version]

•6.1.12

オプションの設定

基本的なオプション設定

ステップ1：管理者としてWeb構成ユーティリティにログインし、[Basic] > [Network] > [WAN Status]を選択します。基本WANのステータスのページが開きます。

[Optional Settings]領域で、次の操作を実行します。

ステップ2:[Host Name]フィールドにデバイスのホスト名を入力します。ホスト名は、ネットワーク内のデバイスを識別するために使用されるユーザ割り当ての名前です。

ステップ3:[Domain]フィールドにネットワークドメイン名を入力します。ドメイン名は、DNSによってIPアドレスに一致する英数字文字列を指定します。

ステップ4:[Primary DNS（プライマリDNS）]フィールドにプライマリのドメインネームシステム(DNS)サーバアドレスを入力します。プライマリDNSサーバでは、DNSクエリが最初に送信され、IPアドレスと一致します。

ステップ5:（オプション）[セカンダリDNS(Secondary DNS)]フィールドにセカンダリDNSを入力します。プライマリDNSに問題がある場合は、セカンダリDNSがドメイン名要求に次に使用されます。

ステップ6:[DNS Query Mode]ドロップダウンリストからDNSクエリモードを選択します。DNSクエリは、ホストがDNSサーバに送信するメッセージで、ドメイン名の情報を検索し、そのIPアドレスを検索します。

・パラレル：デバイスは、すべてのDNSサーバに同時に同じDNSルックアップ要求を送信します。

・ Sequential：デバイスはすべてのDNSサーバにDNSルックアップ要求を順次送信します。

ステップ7:[Submit All Changes]をクリックして設定を保存します。

オプションの詳細設定

ステップ1：管理者としてWeb構成ユーティリティにログインし、[Advanced] > [Network] > [WAN Status]を選択します。[WAN Status]ページが開きます。

[Optional Settings]領域で、次の操作を実行します。

ステップ2:[Host Name]フィールドにデバイスのホスト名を入力します。ホスト名は、ネットワーク内のデバイスを識別するために使用されるユーザ割り当ての名前です。

ステップ3:[Domain]フィールドにネットワークドメイン名を入力します。ドメイン名は、DNSによってIPアドレスに一致する英数字文字列を指定します。

ステップ4:[Primary DNS（プライマリDNS）]フィールドにプライマリのドメインネームシステム(DNS)サーバアドレスを入力します。プライマリDNSサーバでは、DNSクエリが最初に送信され、IPアドレスと一致します。

ステップ5:（オプション）[セカンダリDNS(Secondary DNS)]フィールドにセカンダリDNSを入力します。プライマリDNSに問題がある場合は、セカンダリDNSがドメイン名要求に次に使用されます。

ステップ6:[DNS Server Order]ドロップダウンリストからDNSサーバの順序を選択します。可能な値は次のとおりです。

・ Manual — IPアドレスを手動で選択します。DHCPが提供するDNSテーブルを確認する必要はありません。

・ Manual/DHCP：手動で割り当てることができない場合は、IPアドレスを手動で選択します。デバイスは、DHCPが提供するDNSサーバテーブルにあるDNSサーバのIPアドレスを割り当てます。

・ DHCP/Manual:DHCPが提供するDNSサーバテーブルにあるDNSサーバのIPアドレスを選択します。DHCP経由で割り当てることができない場合は、IPアドレスを手動で選択します。

ステップ7:[DNS Query Mode]ドロップダウンリストからDNSクエリモードを選択します。DNSクエリは、ホストがDNSサーバに送信するメッセージで、ドメイン名の情報を検索し、そのIPアドレスを検索します。

・パラレル：デバイスは、すべてのDNSサーバに同時に同じDNSルックアップ要求を送信します。

・ Sequential：デバイスはすべてのDNSサーバにDNSルックアップ要求を順次送信します。

ステップ8:[Primary NTP Server]フィールドにプライマリNetwork Time Protocol(NTP)サーバのIPアドレスを入力します。NTP は、ネットワーク上の多くのマシンが時刻を同期することを目的としています。

ステップ9:（オプション）プライマリNTPサーバに問題がある場合は、[セカンダリNTPサーバ(Secondary NTP Server)]フィールドにセカンダリNTPサーバのIPアドレスを入力します。セカンダリNTPサーバを使用して、マシンのネットワーク上の時刻を同期できます。

ステップ10:[DHCP IP re-validate Timer]フィールドに、DHCP再検証の時間（分）を入力します。これは、SPAがDHCPによって指定されたIPアドレスを再検証する間隔です。

ステップ11:[Submit All Changes]をクリックして、設定を保存します。