目的

製品情報は、システムの概要を示します。この記事の目的は、SPA8000電話アダプタの製品情報エリアのフィールドについて説明することです。

該当するデバイス

・ SPA8000電話アダプタ

[Software Version]

•6.1.12

製品情報

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Network] > [Status]を選択します。「ステータス」ページが開きます。

注：製品情報は、[ネットワーク] > [ステータス]または[音声] > [情報]を選択するとアクセス可能になります。

[Product Information（製品情報）]領域に次の情報が表示されます。

・製品名：デバイスの名前が製品名フィールドに表示されます。

・シリアル番号：製品のシリアル番号がシリアル番号フィールドに表示されます。この番号は、デバイスに障害が発生した場合にデバイスに関する情報を追跡するために使用できます。

・ソフトウェアバージョン：現在のソフトウェアバージョンが[ソフトウェアバージョン]フィールドに表示されます。

・ Hardware Version:[Hardware Version]フィールドには、デバイスの現在のハードウェアバージョンが表示されます。

・ MACアドレス：デバイスのメディアアクセス制御(MAC)アドレスが[MAC Address]フィールドに表示されます。

・クライアント証明書：このフィールドは、デバイスがインターネットテレフォニーサービスプロバイダー(ITSP)ネットワークで使用する権限を持っているかどうかを示します。

・カスタマイズ：このフィールドには、リモート構成(RC)ユニットがカスタマイズされているかどうかが表示されます。ユニットがすでにカスタマイズされたプロファイルを取得している場合、このフィールドには、ユニットをプロビジョニングした会社の名前が表示されます。カスタマイズフィールドの[Pending]ステータスは、プロビジョニングの準備ができている新しいRCユニットを示します。[Open]ステータスは、ユニットがカスタマイズされていないことを示します。