目的

呼出音の設定機能を使用すると、SPA8000をカスタマイズできます。この機能を使用すると、コール待機、保留リマインダ、コールバック、およびデフォルト呼出音に使用するトーンを変更できます。この記事では、SPA8000の呼出音の設定方法をについて説明します。

該当するデバイス

- SPA8000

[Software Version]

- 6.1.12

呼出音の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Admin Login] > [Advanced] > [Voice] > [L1-L8]を選択します。[Line]ページが開きます。

注：同じ設定を[詳細設定]または[基本設定]で行うことができます。

ステップ2:[呼出音の設定]領域まで下にスクロールします。

ステップ3：ユーザが割り当てるデフォルトの呼び出し音を、[デフォルトの呼び出し音(Default Ring)]ドロップダウンリストから選択します。デフォルトの呼び出し音は、コールの受信時に使用されます。各オプション1 ～ 8は、コールに対して異なるトーンを提供します。

ステップ4:[Hold Reminder Ring]ドロップダウンリストから、ユーザーが使用する保留リマインダーの呼び出し音を選択します。保留リマインダーリングは、人がまだ保留中であることを示すために使用されます。使用可能なオプションは1 ～ 8です。

ステップ5:[Cfwd Ring Splash Len]フィールドに、コールの転送時の呼び出し音のスプラッシュ時間（0 ～ 10秒）を入力します。デフォルト設定は 0 秒です。

ステップ6:[VMWI Ring Splash Len]フィールドに、ボイスメッセージ待機インジケータ(VMWI)信号が適用される（0 ～ 10秒）前に新しいメッセージが到着した場合の呼び出し音のスプラッシュ時間を入力します。デフォルト設定は 0 秒です。

ステップ7:[Ring On No New VM]ドロップダウンリストから新しいボイスメッセージが届いたときに、ユーザが電話を呼び出すかどうかを選択します。

ステップ8：ユーザが待機コールに使用するトーンを[Default CWT]ドロップダウンリストから選択します。

ステップ9：ユーザがバックコールに使用するトーンを[Call Back Ring]ドロップダウンリストから選択します。

ステップ10:[Cblk Ring Splash Len]フィールドに、コールがブロックされたときのリングスプラッシュの期間（0 ～ 10秒）を入力します。デフォルト設定は 0 秒です。

ステップ11:[VMWIリングポリシー(VMWI Ring Policy)]ドロップダウンリストから、ボイスメッセージボックスに割り当てるポリシーを選択します。次の3つの値を使用できます。

- [新しいVMを使用可能(New VM Available)]：まだ読み取られていないボイスメールがある場合に、ユーザにアラート（呼び出し音）を通知します。

- [新しいVMが使用可能(New VM becomes Available)]：ボイスメールボックスがメッセージなしからメッセージに変更されたときに、ユーザにアラート（呼び出し音）を通知します。

- [新しいVMが到着(New VM Arrives)]：新しいボイスメールが到着したときにユーザにアラート（呼出音）を通知します。

ステップ12:[Submit All Changes]をクリックして、設定を保存します。