目的

管理者は[System Settings]ページを使用して、パスワード、syslogサーバ、デバッグレベルなどのデバイスの基本機能を設定します。管理者は、GUIの右上にある2つの異なるシステム設定（advancedとbasic）にアクセスできます。詳細なシステム設定には、システムの基本設定で指定されたオプションに加えて、設定するオプションが追加されています。この記事では、SPA8000電話アダプタのシステムの基本設定と詳細設定の両方を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA8000

[Software Version]

•6.1.12

System Settings

基本設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Admin Login] > [Basic] > [Voice] > [System]を選択します。「基本システム」ページが開きます。

ステップ2:[User Password]フィールドに、ユーザに割り当てるパスワードを入力します。デフォルト値はパスワードなしです。ユーザはWeb設定ユーティリティにアクセスして一部の設定を実行できますが、管理者として設定できるオプションの数は限られています。

ステップ3:[Syslog Server]フィールドにSyslogサーバ名とポートを入力します。Syslogは、ネットワークアクティビティに関する情報をキャプチャするために使用される業界標準のプロトコルです。有効にすると、デバイスはログに記録されたすべてのアクティビティをsyslogサーバに送信します。

ステップ4:[Debug Server]フィールドにデバッグサーバ名とポートを入力します。デバッグは、プログラムのアクティビティに関する情報を取得するために使用されるプロセスです。有効にすると、デバイスは、プログラムが必要とするすべての問題をデバッグサーバに送信元/宛先IPアドレスとサービスに送信します。

ステップ5:[Debug Level]ドロップダウンリストからデバッグ情報のレベルを選択します。レベルが高いほど、より詳細なデバッグ情報が生成されます。デフォルトレベルは0で、デバッグ情報は生成されません。SIPメッセージをログに記録するには、デバッグレベルを2以上に設定する必要があります。

ステップ6:[Submit All Changes]をクリックして設定を保存します。

高度な設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Admin Login] > [Advanced] > [Voice] > [System]を選択します。「拡張システム」ページが開きます。

ステップ2：ユーザへのアクセスを制限するドメインを[Restricted Access Domains]フィールドに入力します。このフィールドは、特定のドメイン内のIP Phoneからのコールをブロックするために使用します。複数のドメインへのアクセスを制限する場合は、各ドメインの後にカンマを入れてください。

ステップ3:[Enable Web Admin Access]ドロップダウンリストから、Web設定ユーティリティへの管理アクセスを有効にするかどうかを選択します。

警告：ステップ3でNOを選択した場合は、これらの設定の変更を含め、多くの作業を行うことができません。この設定をリセットする唯一の方法は、音声自動応答装置(IVR)インターフェイスを使用することです。IVRを使用してデバイスをリセットする必要がある場合は、「SPA8000アナログ電話アダプタのIVRを使用した工場出荷時のデフォルトのリセット」の記事に記載されている手順に従ってください。

ステップ4:[Admin Password]フィールドに、管理者に割り当てるパスワードを入力します。デフォルト値はパスワードなしです。管理者パスワードは、Web設定ユーティリティへの管理アクセスを提供します。

ステップ 5：  ユーザに割り当てるパスワードを[User Password]フィールドに入力します。デフォルト値はパスワードなしです。ユーザはWeb設定ユーティリティにアクセスして一部の設定を実行できますが、管理者として設定できるオプションの数は限られています。

ステップ6:[Syslog Server]フィールドにSyslogサーバのIPアドレスを入力します。Syslogは、ネットワークアクティビティに関する情報をキャプチャするために使用される業界標準のプロトコルです。有効にすると、デバイスはすべてのログアクティビティをsyslogサーバに送信します。

ステップ7:[Debug Server]フィールドにデバッグサーバのIPアドレスを入力します。デバッグは、プログラムのアクティビティに関する情報をキャプチャするために使用するプロセスです。有効にすると、デバイスは、プログラムが必要とするすべての問題をデバッグサーバに送信元/宛先IPアドレスとサービスに送信します。

ステップ8:[Debug Level]ドロップダウンリストからデバッグ情報のレベルを選択します。レベルが高いほど、より詳細なデバッグ情報が生成されます。デフォルトレベルは0で、デバッグ情報は生成されません。SIPメッセージをログに記録するには、デバッグレベルを2以上に設定する必要があります。

ステップ9:[Submit All Changes]をクリックして、設定を保存します。