目的

アテンダントコンソールは、SPA500シリーズIP電話の内線番号を増やすのに役立ちます。オーバーレイボタンを使用すると、1つのボタンで最大25行を簡単にマッピングできます。このボタンは、IP Phoneの限定ボタンの使用を克服します。オーバーレイ拡張を設定するには、通常、共有、またはセントラルオフィスの回線の拡張が少なくとも2つ必要です。

この記事では、UC500シリーズデバイスに接続されているSPA500シリーズIPフォンを使用して、SPA500Sでオーバーレイ拡張を設定する方法について説明します。

注：SPA500シリーズIP Phoneに接続されているSPA500S Attendant Consoleでオーバーレイボタンを設定するには、まず二重回線のエクステンションモビリティユーザプロファイルを設定する必要があります。8進線はオーバーレイボタンをサポートしていないためエクステンションモビリティユーザプロファイルの設定方法の詳細については、『UC500シリーズでのエクステンションモビリティ機能の設定』を参照してください。SPA500DSはUC500シリーズユニファイドコミュニケーションデバイスでは動作せず、UC320ユニファイドコミュニケーションデバイスでのみ動作します。

該当するデバイス

・ SPA500S Attendant Console

・ SPA500シリーズIP電話

[Software Version]

・ v8.6.0 [ UC540 ]

・ v3.2(1) [ Cisco Configuration Assistant ]

・ spa525g-7-4-9c [SPA 509G IP Phone]

オーバーレイ拡張設定

ステップ1:Cisco Configuration Assistant(CCA)から、[Configure] > [Telephony] > [Users/Extension] > [Users and Phones]を選択します。[ユーザーと電話]ページが開きます。

ステップ2:[ホスト名]ドロップダウンリストから適切なデバイスを選択します。

ステップ3:[User Extension]タブで目的の電話機をクリックし、[Edit]をクリックします。[Edit Phone]ウィンドウが表示されます。

注： SPA500Sを初めて使用する場合は、SPA500Sを追加する必要があります。SPA500Sの追加方法の詳細については、「SPA500シリーズIPフォンに接続されているSPA500Sアテンダントコンソールの追加」を参照してください。

ステップ4:[ボタンの割り当て]からオーバーレイボタンとして使用するボタンをクリックし、[ボタンの種類]ドロップダウンリストから[オーバーレイ]を選択します。

ステップ5：コールウェイティング機能を使用してオーバーレイボタンを設定する場合は、[コールウェイティングを有効にする]をオンにします。オーバーレイ内線がすでに使用中で別のコールが着信した場合、コール待機トーンが再生されます。

ステップ6:[Select All]ボタンと[Left]および[Right]アイコンを使用して、[Available Extensions]から[Selected Extensions]にオーバーレイとして使用する拡張機能を選択します。

ステップ7:（オプション）選択した内線番号を上または下のアイコンで並べ替えます。

ステップ8:（オプション）[オーバーレイボタンラベル(Overlay Button Label)]フィールドに、IP Phoneに表示するオーバーレイ内線番号のわかりやすい名前を入力します。

ステップ9:[OK]をクリックして、設定を保存します。