目的

この記事では、Cisco Configuration Assistant(CCA)を使用して、SPA500シリーズIP Phoneに接続されたSPA500S Attendant Console(ATTENDANT)を追加する方法について説明します。

アテンダントコンソールは、IP Phoneに接続された拡張モジュールです。拡張モジュールにより、IP Phoneに割り当てることができる内線番号の数が増えます。SPA500Sでは、さらに32の拡張機能を追加できます。拡張機能は次のように設定できます。通常の内線、共有回線、モニタ回線、時計、オーバーレイ、インターコム、またはダイヤル可能なインターコム。

注：SPA500DSはUC500シリーズユニファイドコミュニケーションデバイスでは動作せず、UC320ユニファイドコミュニケーションデバイスでのみ動作します。

該当するデバイス

・ UC500シリーズデバイス

・ SPA500S Attendant Console

[Software Version]

・ v8.6.0 [ UC540 ]

・ v3.2(1) [ Cisco Configuration Assistant ]

・ spa50x-30x-7-4-9c [ SPA 509G IP Phone ]

SPA500S Attendant Consoleの追加

ステップ1:UC500シリーズデバイスのCisco Configuration Assistant(CCA)にログインし、[Configure] > [Telephony] > [Users/Extension] > [Users and Phones]を選択します。[ユーザーと電話]ページが開きます。

.

ステップ2:[User and Phones]ページで[Add]をクリックして、新しい電話機を追加します。

.

ステップ3:[Add Phone]ページで、[MAC Address]フィールドにIP PhoneのMACアドレスを入力します。

.

ステップ4:[Phone Type]ドロップダウンリストから、IP Phoneのモデルを選択します。

.

ステップ5:[Expansion Module]ドロップダウンリストで、SPA500シリーズIP Phoneに接続されている拡張モジュールを選択します。

ステップ6：スクロールダウンして、追加されたボタンが必要に応じて設定できることを確認します。