目的

コントラストは、オブジェクトの色と明るさの差です。電話スクリーンの表示に問題がある場合は、コントラストを変更して表示品質を向上させることができます。

この記事では、SPA500シリーズIP Phoneを使用してSPA500Sのコントラストを調整する方法について説明します。

注：SPA500DSはUC500シリーズユニファイドコミュニケーションデバイスでは動作せず、UC320ユニファイドコミュニケーションデバイスでのみ動作します。

該当するデバイス

・ SPA500S Attコンソール

・ SPA500シリーズIP電話

[Software Version]

・ spa525g-7-4-9c [SPA 509G IP Phone]

コントラスト設定

ステップ1:SPA500シリーズIP Phoneで、[Setup]ボタンを押します。

ステップ2:[User Preferences（ユーザ設定）]までスクロールダウンして、[Select（選択）]を押します。

ステップ3:[Att]までスクロールします。コンソール設定を選択し、選択を押します。

ステップ4:[コントラスト]を押し、delCharを押します。

ステップ5：電話機のキーパッドを使用して番号を入力し、ディスプレイのコントラストを変更します。数値が大きいほど、ディスプレイ画面のコントラストが高くなります。コントラストの値の範囲は1 ～ 30です。

ステップ6:[OK]または[設定]を押して設定を保存します。

ステップ7:（オプション）前のページに移動する場合は、[戻る]を押します。