目的

この記事の目的は、Cisco Configuration Assistantを使用してSPA525GおよびSPA525G2をアップグレードする方法を説明することです。IP Phoneのファームウェアアップグレードは、次の2つの方法で実行できます。1つはweb設定ユーティリティを使用し、もう1つはCisco Configuration Assistant(CCA)を介したユニファイドコミュニケーションデバイスのTFTPプロトコルを使用します。 ファームウェアのアップグレードは重要であり、デバイスの機能を提供または更新したり、最後のファームウェアの問題を修正したりできます。

該当するデバイス

- SPA525G

- SPA525G2

ソフトウェアダウンロードURL

SPA525G

SPA525G2

ファームウェアのアップグレード手順

ステップ 1：  現在のファームウェアバージョンを確認できます。IP Phoneのソフトキーを使用して、[Setup]ボタンを押し、[Status] > [Product Information] > [Software Version]を選択します。

ステップ2：シスコのWebサイトから最新バージョンのIP Phoneファームウェアアップグレードをダウンロードします。

ステップ3:.zipファイルを展開し、デスクトップに保存します。この記事では、ファームウェアバージョン7.5.3を使用しています。抽出されたフォルダには、spa525g-7-5-3.binおよびspa525g-7-5-3-bt.binファイルがあります。Bluetoothを使用する場合は、spa525g-7-5-3-bt.binファイルを使用します。これは、更新されたBluetoothファームウェアが含まれているためです。

ステップ4:UC500シリーズのCisco Configuration Assistant(CCA)にログインします。

ステップ5:CCAのトポロジ内のUC500にbinファイルをドラッグアンドドロップします。「ファイルのアップロード」ページが開きます。

ステップ6:[Upload]をクリックします。[File Upload]ページが開きます。

手順 7：[OK] をクリックします。

ステップ8：ファームウェアのアップデートが完了したら、IP Phoneをリブートし、最新のファームウェアをアップグレードします。