目的

LLDP-MEDは、Cisco Discovery Protocol(CDP)によく似ています。 基本的なディスカバリ機能を備えており、接続されているデバイスに関する情報を確認できます。LLDP-MEDを使用すると、デバイスは、LAN速度、ネットワークポリシー、ロケーション識別、電力、インベントリ、および信頼拡張など、接続デバイスがサポートする機能を判別できます。

このドキュメントでは、SPA525GおよびSPA525G2 IP PhoneでLLDPを有効にする方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA525G

・ SPA525G2

LLDP の有効化

ステップ1:[セットアップ]ボタンを押して、[情報と設定]メニューを開きます。

ステップ2:[Network Configurations]に移動し、[Select]を押します。

ステップ3:[LLDP-MED]に移動します。

ステップ4：デバイスでCDPを有効にするには、指向性パッドで右または左を押します。

ステップ6:[Set]を押して変更を保存します。