目的

SPA525G/SPA525G2 IP電話は、Webインターフェイスからアクセスできます。Webインターフェイスには、通話履歴、デバイス情報、統計情報が表示され、ファームウェアをアップグレードする機能が提供されます。デフォルトでは、Webインターフェイスは各電話機で有効になっています。

このドキュメントでは、SPA525G/SPA525G2 IP PhoneのWebインターフェイスを有効または無効にする方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA525G IP電話

・ SPA525G2 IP電話

手順

Webインターフェイスの有効化または無効化

ステップ1:IP Phoneのセットアップボタンを押して、セットアップメニューを表示します。

ステップ2：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[Network Configuration]を選択し、[Select]を押して[Network Configuration]メニューを表示します。

ステップ3：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[Web Server]を選択します。

ステップ4：ナビゲーションキーで右を押し、Webサーバが有効か無効かを切り替えます。青のチェックマークは、Webサーバが有効であることを示します。

ステップ5:[Set]を押して、Webサーバのステータスを即座に更新します。