目的

コール制御は、電話機の中央機能を提供するために使用されるIP Phone内のソフトウェアです。この設定を変更すると、電話機でSkinny Call Control Protocol(SCCP)またはSession Initial Protocol(SIP)のどちらを使用するかが決まります。 これらのプロトコルは非常に類似していますが、動作時にはいくつかの違いがあります。

このドキュメントの目的は、SPA525GおよびSPA525G2でコール制御設定を設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA525G

・ SPA525G2

コール制御設定の設定

ステップ1:[セットアップ]ボタンを押して[セットアップ]メニューを開きます。

ステップ2:[Device Administration]に移動し、チェックマークキーを押します。

ステップ3:[Call Control Settings]に移動し、右ナビゲーションキーを押します。

コール制御設定メニューが表示されます。

ステップ4:[Signaling Protocol] に移動します。右のナビゲーションキーを押して、シグナリングプロトコルを変更します。 使用可能なオプションは次のように定義されます。

・ SCCP:SIPよりも高い柔軟性を提供します。SCCPはTCP/IPを使用して、クラスタ内の他のCall Managerと通信します。

・ SIP：コールを開始しますが、SCCPほどの機能はありません。

ステップ5:[Auto Detect SCCP]に移動します。SCCP自動検出のステータスを変更するには、右ナビゲーションキーを押します。

ステップ6:[保存]を押して設定を保存します。