目的

このドキュメントでは、SPA525G/SPA525G2 IP PhoneでVLANを設定する手順について説明します。VLAN設定は、データトラフィックと音声トラフィックを区別するのに役立ちます。これにより、ネットワーク管理が向上します。

該当するデバイス

・ SPA 525G

・ SPA 525G2

VLANの設定。

ステップ1：電話機のセットアップボタンを押します。[情報と設定]メニューが表示されます。

ステップ2：ナビゲーションキーを使用し、[Network Configuration]までスクロールダウンします。[選択]ソフトキーを押します。[ネットワーク構成]メニューが表示されます。ナビゲーションキーを使用して、[VLAN]オプションまでスクロールダウンします。

ステップ3：各フィールドについて次に説明します。

・ VLAN — VLANを有効にするには、このオプションを選択して右矢印ナビゲーションキーを押します。青い背景の白いチェックマークは、VLANが有効であることを示します。無効にするには、左矢印ナビゲーションキーを押します。

・ VLAN ID:CDPなしでVLANを使用する場合は、このフィールドにIP PhoneのVLAN IDを入力します。音声パケットには、このVLAN IDがタグ付けされます。

・ PCポートVLAN — PCポートを有効にするには、このオプションを選択して右矢印ナビゲーションキーを押します。青い背景の白いチェックマークは、PCポートが有効であることを示します。無効にするには、左矢印ナビゲーションキーを押します。

・ PCポートVLAN ID：このIDの電話機は、PCから送信されるすべてのフレームにタグを付けます。このフィールドには、0 ～ 4095の範囲の値（0 ～ 4095を含む）を指定できます。

ステップ4:[戻る]ソフトキーを押して、前の[情報と設定]メニューに戻ります。