目的

このドキュメントでは、SPA525GおよびSPA525G2 IP Phoneのステータスメッセージを確認する手順について説明します。これらのメッセージは、トラブルシューティングの目的で役立ちます。

該当するデバイス

・ SPA 525G

・ SPA 525G2

VPNの設定。

ステップ1：電話機のセットアップボタンを押します。[情報と設定]メニューが表示されます。

ステップ2：ナビゲーションキーを使用し、[Status]まで下にスクロールします。[選択]ソフトキーを押します。[ステータス]メニューが表示されます。

ステップ3：ナビゲーションキーを使用し、前のステップで入力した[Status（ステータス）]メニューの[Status（ステータスメッセージ）]までスクロールします。[選択]ソフトキーを押します。[ステータスメッセージ]メニューが表示されます。

現在、SPA525G/SPA525G2にはアクティビティがないため、ブート後に最初に実行したアクティビティが表示されます。ユニファイドコミュニケーションデバイスからファームウェアを取得しています。「Got SEP405539A2A2A016.cnf.xml」は、ユニファイドコミュニケーションデバイスから取得したファイルです。トラブルシューティングが必要な場合、これらのメッセージはデバッグトレースとして役立ちます。

[戻る]ソフトキーを押して、前のステータスメニューに戻ります。