目的

このドキュメントでは、SPA525GまたはSPA525G2 IP Phoneのワイヤレスステータスを確認する手順について説明します。ワイヤレスステータスは、SPA525G/SPA525G2がWi-Fiネットワークに正しく接続されている場合に情報を提供し、同時に信号強度やネットワーク名などの通知を提供します。

該当するデバイス

・ SPA 525G

・ SPA 525G2

無線ステータス。

ステップ1：電話機のセットアップボタンを押します。[情報と設定]メニューが表示されます。

ステップ2：ナビゲーションキーを使用し、[Network Configuration]までスクロールダウンします。[選択]ソフトキーを押します。[ネットワーク構成]メニューが表示されます。

ステップ3a:Wi-Fiを有効にするには、[Wi-Fi]オプションを選択した状態で右矢印ナビゲーションキーを押します。青い背景の白いチェックマークは、Wi-Fiが有効であることを示します。この確認が表示されない場合は、手順3の残りの部分を実行します。

手順3b（オプション）。 手順3aの行1にチェックマークが表示されていない場合は、Wi-Fiを有効にする必要があります。次の図は、Wi-Fiが無効であることを示しています。

ステップ3c（オプション）。 Wi-Fi回線を選択した状態で、左右の矢印キーを押すと、チェックマークが表示されます。次の図は、Wi-Fiが有効になっていることを示しています。

ステップ3d:電話機がイーサネットに接続されていないことを確認します。イーサネットへの接続中はWi-Fiを有効にできますが、インターネットにアクセスできません。

ステップ4：ナビゲーションキーを使用し、[Wi-Fi Configuration]までスクロールダウンします。右矢印ナビゲーションキーを押します。画面にWi-Fi設定メニューが表示されます。

ステップ5：ナビゲーションキーを使用し、[Wireless Status]までスクロールダウンします。[選択]ソフトキーを押します。画面に[Wireless Status]メニューが表示されます。

ステップ6：各フィールドについて次に説明します。

・ Wireless Status：電話機がWi-FIネットワークに正しく接続されている場合は、[Connected]と表示されます。それ以外の場合は、[Not Connected]と表示されます。

・ネットワーク名(SSID):SPA525G/SPA525G2が接続されているWi-Fiネットワークの名前を表示します。

・ Signal Strength — SPA525G/SPA525G2が受信した信号強度のアイコン表現を表示します。バーの数は信号強度に比例します。したがって、より多くのバーが存在する場合は強度が良く、少ないバーがある場合は信号強度が低くなります。

ステップ7:[Add]ソフトキーを押すと、SPA525G/SPA525G2のワイヤレスプロファイルのリストに現在のネットワークを追加するオプションが表示されます。

ステップ8:[Detail]ソフトキーを押すと、ワイヤレスステータスが追加のパラメータとともに表示されます。これらのパラメータは、dBm単位の信号とノイズの強さ、SPA525G/SPA525G2が接続されているアクセスポイントのMACアドレス、チャネルと周波数、Quality of Service、セキュリティモード、伝送レートです。[戻る]ボタンを押して、前のワイヤレスステータスメニューに戻ります。

ステップ9:[Refresh]ソフトキーを押すと、接続がリセットされ、ステータスページが更新されます。

ステップ9：前のWi-Fi設定メニューに戻るには、[戻る]ソフトキーを押します。