目的

この記事では、SPA525G IP Phoneのネットワーク統計情報を確認する方法について説明します。ネットワーク統計情報をチェックすると、Wi-Fiまたはイーサネット接続を介したパケットの転送レートをバイト単位で確認できます。

該当するデバイス

・ SPA525G

・ SPA525G2

ステップバイステップの手順

ステップ1：電話機の[Setup]ボタンを押します。[Information and Settings]メニューが表示されます。

ステップ2：ナビゲーションキーを使用し、[Status]まで下にスクロールします。[選択]ソフトキーを押します。

ステップ3:[Status]ページで、[Network Statistics]までスクロールし、[Select]ソフトキーを押します。

ステップ4:[Network Statistics]ページで、イーサネットパケットの転送速度を確認できます。パケットのサイズはバイト単位で表示されます。

・ xmit = xxxx (xxxxx):SPA525G IP Phoneから送信されたイーサネットパケットの数。

・ recv = xxxxxxx (xxxxxxxxx):SPA525G IP Phoneに受信したイーサネットパケットの数。

ステップ5:[Network Statistics]ページで、Wi-Fiパケットの転送速度を確認することもできます。

・ xmit = xxxx (xxxxx):SPA525G IP Phoneから送信されたWi-Fiパケットの数。

・ recv = xxxxxxx (xxxxxxxxx):SPA525G IP Phoneに受信されたwi-Fiパケットの数。