目的

すべての着信コールを別の内線番号に転送するようにIP電話を設定できます。

このドキュメントでは、SPA525GおよびSPA525G2 IP Phoneのすべてのコールを転送する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA525G IP電話

・ SPA525G2 IP電話

手順

IP Phoneですべての着信コールを転送

ステップ1: [不在]を押してコール転送を設定します。

注：CFwdAllが表示されない場合は、タブが表示されるまで[次へ]を押します。

ステップ2：すべての着信コールの転送先の内線番号を入力します。

ステップ3:[終了]を押して、入力した内線番号へのすべてのコールの転送を開始します。

ステップ4: [CFwdAll]を押し、必要がなくなったら自動転送をオフにします。