目的

IP電話が電話を受信すると、常に呼出音が再生されます。電話機には呼出音の組み合わせがプリロードされています。再生される呼出音は変更でき、異なる内線番号を個別の呼出音に割り当てることができます。

このドキュメントでは、SPA525G/SPA525G2 IP Phoneの呼出音を変更する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA525G IP電話

・ SPA525G2 IP電話

手順

IP Phoneの呼出音の変更

ステップ1:IP Phoneのセットアップボタンを押して、[情報と設定]メニューを表示します。

ステップ2：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[ユーザー設定]を選択します。[選択]を押して、[ユーザ設定]メニューを開きます。

ステップ3：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[呼出音の設定]を選択します。[選択]を押して、[呼出音]メニューを表示します。

ステップ4：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[Default Ring]を選択するか、特定の内線に呼出音を割り当てます。[選択]を押して、呼出音を選択します。

注：デフォルトの呼出音を変更すると、手動で呼出音を割り当てていなかったすべての内線の呼出音が変更されます。

ステップ5：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、呼出音を選択します。[再生]を押して、選択した呼出音を聞きます。[選択]を押して、選択した呼出音を選択します。