目的

IP電話は、Webブラウザに電話のIPアドレスを入力することで、Webインターフェイスからアクセスできます。Webインターフェイスにアクセスするには、電話機のIPアドレスが認識されている必要があります。

このドキュメントでは、SPA525GおよびSPA525G2 IP PhoneのIPアドレスを判別する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA525G IP電話

・ SPA525G2 IP電話

手順

IP PhoneのIPアドレスの決定

ステップ1:IP Phoneのセットアップボタンを押して、[情報と設定]メニューを表示します。

ステップ2：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[Status]を選択します。[選択]を押して、[ステータス]メニューを表示します。

ステップ3：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[ネットワークステータス]を選択します。[選択]を押して、[ネットワークステータス]メニューを表示します。

ステップ4：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[IP Address]フィールドを見つけます。これは電話機のIPアドレスです。