目的

この記事では、SPA300/500シリーズIP Phoneを使用して、別の内線で呼び出し中のコールを選択する方法について説明します。

注：一部の機能は、他のコール制御環境で異なります。詳細については、コールコントローラのマニュアルを参照してください。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズ

・ SPA500シリーズ

別の内線からのコールのピックアップ

電話ネットワークの設定方法に応じて、次の3つの方法で別の内線からコールをピックアップできます。

1. [ピックアップ]ソフトキーを使用して、特定の内線で呼び出し中のコールをピックアップする

ステップ 1：  [ピック]ソフトキーを押します。

ステップ 2：  コールのピックアップ元の電話機の内線番号を入力します。

2. [Gピック]ソフトキーを使用して、グループ内の内線で呼び出し中のコールをピックアップする

注：この機能を使用するには、グループを設定する必要があります。

ステップ1:[Gピック]ソフトキーを押します。

ステップ2：アスタリスク(*)キーを押します。任意の内線で呼び出し中のコールがピックアップされます。

注：すべての電話機が1つのグループに設定されている場合は、アスタリスク(*)キーを押す必要はありません。

3. [Gピック]ソフトキーを使用して、別のグループの内線で呼び出し中のコールをピックアップする

注：この機能を使用するには、グループを設定する必要があります。

ステップ1:[Gピック]ソフトキーを押します。

ステップ2：コールをピックアップするグループの番号を押します