目的

コール制御は、電話機の中央機能を提供するために使用されるIP Phone内のソフトウェアです。この設定を変更すると、電話機がSPCPまたはSIPのどちらを使用するかが決まります。SPCPはSimple Phone Control Protocol(SCCP)の略です。SIPはSession Initiation Protocol（セッション開始プロトコル）の略です。

このドキュメントの目的は、SPA500シリーズデバイスでコール制御を設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA500シリーズ

コール制御設定の設定

ステップ1:[セットアップ]ボタンを押して[セットアップ]メニューを開きます。

ステップ2:[Call Control Settings]に移動し、ソフトキーを使用して[Select]を押します。

ステップ3:**#を押して電話機のロックを解除し、設定を変更します。

ステップ4:[Edit]を押し、シグナリングプロトコルを変更します。

ステップ5:[Option]を押して、SPCPとSIPを切り替えます。[OK]を押して選択してください。

・ SPCP:Simple Phone Control Protocol。SIPよりも高い柔軟性を提供します。

・ SIP：コールを開始しますが、SPCPほどの機能はありません。

ステップ6:[SPCP Auto Detect]に移動し、ソフトキーを使用して[選択]を押します。SPCP自動検出の設定を変更するには、[編集]を押します。

ステップ7: Y/Nを押してはいといいえ切り替えます。[OK]を押して、SPCP自動検出を有効にするかどうかを決定します。

ステップ8:[Save]を押して設定を保存します。