目的

このドキュメントでは、Cisco SPA504G IP PhoneのTFTPサーバアドレスを判別する方法について説明します。ネットワーク階層の電話機は、ユニファイドコミュニケーションデバイスに接続されます。このデバイスは、デバイスと電話機の間の通信を可能にするTFTPサーバをホストします。ユニファイドコミュニケーションデバイスは、電話機用のファームウェアを備えています。

該当するデバイス

・ Cisco 504G IP Phone

Cisco 504GのIPアドレスの決定

ステップ1:SPA504Gのセットアップボタンを押して、[Setup]メニューを開きます。

ステップ2:3を押すか、ナビゲーションキーを使用して下にスクロールしてオプション3に移動し、[選択]ソフトキーを押して[設定]メニューを開きます。

ステップ3:5を押すか、ナビゲーションキーで下にスクロールしてオプション5に移動し、[選択]ソフトキーを押して[ネットワークの設定]メニューを開きます。

ステップ4:11を押すか、ナビゲーションキーを押して下にスクロールし、オプション11を選択します。これにより、TFTPサーバの現在のIPアドレスが表示されます。