目的

このドキュメントでは、Cisco SPA504G IP PhoneのMACアドレスを判別する方法について説明します。これにより、電話機ディスプレイの電話メニューを使用して、電話機のMACアドレスを確認できます。

該当するデバイス

・ Cisco 504G IP Phone

Cisco 504GのMACアドレスの判別

ステップ1:SPA504Gのセットアップボタンを押して、[Setup]メニューを開きます。

ステップ2:3を押すか、ナビゲーションキーを使用して下にスクロールしてオプション3に移動し、[選択]ソフトキーを押して[設定]メニューを開きます。

ステップ3:5を押すか、ナビゲーションキーで下にスクロールしてオプション5に移動し、[選択]ソフトキーを押して[ネットワークの設定]メニューを開きます。

<

ステップ4:3を押すか、ナビゲーションキーを押して下にスクロールし、オプション4を選択します。これにより、SPA504G電話機のMACアドレスが表示されます。