目的

この記事では、SPA300およびSPA500シリーズIP Phoneを再起動する方法について説明します。再起動は、設定ファイルなどの重要なファイルを使用して電話機をリロードし、設定の変更は再起動後に反映されます。

注：電話機の機能に悪影響を及ぼす可能性があるため、電話機の管理者の指示がない限り、IP Phoneはリブート、再起動、リセットしないでください。これは、電話機に関連するすべての更新と変更を含む設定ファイルをリロードするときに、電話機の設定が変更される可能性があるためです。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズ

・ SPA500シリーズ

IP Phoneの再起動

ステップ 1：  キーパッドのセットアップボタンを押します。

ステップ 2：  画面をスクロールして[Restart]を押すか、[6]を押します。

ステップ 3：  再起動プロセスを完了するには、確認メッセージでOKを押すか、電話を再起動せずにメッセージを閉じるには、[キャンセル]を押します。