目的

この記事では、SPA300およびSPA500シリーズIP Phoneをリブートする方法について説明します。

注：電話機の機能に悪影響を及ぼす可能性があるため、電話機の管理者の指示がない限り、IP Phoneはリブート、再起動、リセットしないでください。これは、電話機に関連するすべての更新と変更を含む設定ファイルをリロードするときに、電話機の設定が変更される可能性があるためです。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズ

・ SPA500シリーズ

IP Phoneのリブート

ステップ 1：  キーパッドのセットアップボタンを押します。

ステップ 2：  [再起動]までスクロールして[選択]を押します。または、[5]を押します。

ステップ 3：  再起動プロセスを完了するには、確認メッセージでOKを押すか、電話機を再起動せずにメッセージを閉じるには、[キャンセル]を押します。