目的

このドキュメントでは、Cisco SPA504G IP PhoneのIPアドレスを判別する方法について説明します。IPアドレスが決定されると、電話機のWebベースユーティリティへのアクセスが許可されます。

該当するデバイス

・ SPA504G IP電話

手順

SPA504GのIPアドレスの決定

ステップ1:SPA504Gの[Paper]ボタンを押して、[Setup]メニューを表示します。

ステップ2:3を押すか、ナビゲーションキーを使用して下にスクロールしてオプション3に移動し、[選択]を押して[設定]メニューを表示します。

ステップ3:5を押すか、ナビゲーションキーで下にスクロールしてオプション5を選択し、[選択]を押して[ネットワーク構成]メニューを表示します。

ステップ4:3を押すか、ナビゲーションキーを押して下にスクロールし、オプション3を選択します。これにより、SPA504G電話機の現在のIPアドレスが表示されます。

ステップ5：イーサネットケーブルを使用して、コンピュータをCisco IP Phoneに接続します。

ステップ6：コンピュータでWebブラウザを開き、電話機のIPアドレスを入力します。これにより、Webベースの設定ユーティリティが表示されます。