目的

すべてのデバイスに組み込みのセットアップページがあり、ユーザは設定をカスタマイズしたり、デバイスの詳細プロパティを設定したりできます。セットアップページでは、デバイスの機能を簡単に設定できます。 このドキュメントでは、SPA500シリーズIP Phoneのセットアップページにアクセスする方法について説明します。

該当するデバイス

・SPA 500シリーズIP Phone

SPAデバイスのセットアップページにアクセスする手順。

注：この記事はすべてのSPA 500シリーズIP Phoneにも適用できますが、使用されるデバイスはSPA509Gです。

注：SPA509Gのセットアップページにアクセスする前に、デバイスがSWポートを介してPoE(Power over Ethernet)対応ルータまたはスイッチに接続されていることを確認します。

SPA509Gのセットアップページへのアクセス

ステップ1:IP Phoneをオンにすると、ネットワーク設定とセットアップ設定が実行されます。ネットワーク設定が完了したら、図に示すように、セットアップボタン（上に紙の記号）を押します。

ステップ2:IP PhoneのLCDに異なるオプションが表示された[Setup]メニューが表示されます。

ステップ3:3を押します。これにより、LCDの[設定]メニューが表示されます。

ステップ4:5を押します。これにより、LCDの[Network Configuration]メニューが開きます。

ステップ5：オプション3に移動するか、3を押します。IPアドレスが[IP Address]の下に表示されることに注意してください。

ステップ6:Webブラウザに移動し、IPアドレスを入力します。

注：Webベースのユーティリティにアクセスするには、コンピュータとIP Phoneが同じネットワーク上にある必要があります。

ステップ7:Webベースのセットアップユーティリティが表示されます。表示されない場合は、コンピュータとIP Phoneが同じネットワークに接続されていない可能性があります。コンピュータからIP PhoneのIPアドレスにpingを実行し、接続を確認します。