目的

セッション開始プロトコル(SIP)は、IPベースのネットワークでセッションを作成、管理、および終了するために使用されるシグナリングプロトコルです。SIPは、コール管理のメカニズムです。また、ユーザロケーションの確立と機能ネゴシエーションの提供により、セッションの参加者全員がサポートする機能について合意し、進行中にセッションの機能を変更できます。

このドキュメントの目的は、SPA300またはSPA500シリーズのIPフォンでプロファイルを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP電話

・ SPA500シリーズIP電話

プロファイル設定

注：実際のSPA300またはSPA500シリーズのIP PhoneでシグナリングプロトコルをSIPとして設定する場合は、ナビゲーションキーを使用して[Device Administration] > [Call Control Settings] > [Signaling Protocol] > [SIP]にSIP]ににに移動します。

ステップ1:Web設定ユーティリティを使用して、[Admin Login] > [Advanced] > [Voice] > [Provisioning]を選択します。[プロビジョニング]ページが開きます。

ステップ2:[Provision Enable]ドロップダウンリストから[Yes]を選択し、再同期アクションを実行します。それ以外の場合は、「No」を選択します。デフォルト・オプションは「Yes」です。

ステップ3:[Resync On Reset] ドロップダウンリストから[Yes]を選択し、IP Phoneの電源が入ってアップグレードするときに再同期を実行します。それ以外の場合は、「No」を選択します。デフォルト・オプションは「Yes」です。

ステップ4:[Resync Random Delay]フィールドにランダム遅延時間を秒単位で入力します。リセットする前に、IP Phoneがブートアップ操作を行う時刻です。デフォルトは2（40秒）です。

ステップ5:[Resync At (HHmm)]フィールドに時刻を24時間形式(hhmm)で入力します。IP Phoneが再同期する時刻です。デフォルトのエントリは空白です。

ステップ6:[Resync At Random Delay]フィールドにランダム遅延時間を秒単位で入力します。IP Phoneはランダムに遅延するため、複数のIP Phoneからの再同期要求間のサーバの衝突は発生しません。デフォルトエントリは600秒です。

ステップ7:[Resync Periodic]フィールドに定期再同期の時間を秒単位で入力します。この値が空またはゼロの場合、IP Phoneは定期的に再同期しません。デフォルトエントリは3600秒です。

ステップ8:[Resync Error Retry Delay]フィールドに、再同期の失敗後に再同期する間隔を秒単位で入力します。間隔がゼロの場合、再同期の失敗後にIP Phoneは再同期しません。デフォルトエントリは3600秒です。

ステップ9:[Forced Resync Delay]フィールドにIP Phoneの再同期を遅らせるための間隔を秒単位で入力します。これは、IP Phoneが再同期の手順を遅延させるために行う遅延時間です。これは、音声回線がアイドル状態のときにファームウェアをリブートし、音声接続を終了した場合に限られます。デフォルトエントリは14400秒です。

ステップ10:[Resync From SIP] ドロップダウンリストから[Yes] を選択し、サービスプロバイダープロキシサーバから送信されるSIP NOTIFYイベントを使用して再同期する要求を制御します。それ以外の場合は、「No」を選択します。デフォルト・オプションは「Yes」です。

ステップ11:[Resync After Upgrade Attempt]ドロップダウンリストから[Yes]を選択し、アップグレード失敗後のIP Phoneの再同期を要求します。それ以外の場合は、「No」を選択します。デフォルト・オプションは「Yes」です。

ステップ12:[Resync Trigger 1]フィールドにresync trigger 1と入力します。再同期操作は、条件式がtrueと評価された場合に実行されます。デフォルトのエントリは空白です。

ステップ13:[Resync Trigger 2]フィールドにresync trigger 2と入力します。再同期操作は、条件式がtrueと評価された場合に実行されます。デフォルトのエントリは空白です。

ステップ14:[Resync Fails On FNF] を選択し、ファイルが見つからない応答をサーバから正常な再同期として受信します。そうでない場合は、[ ドロップダウンリストから[No]Yes]を選択します。既定のオプションは[はい]です。

ステップ15：プロトコルとプロファイルURLを識別するプロファイルスクリプトのパラメータをプロファイルルールフィールドに入力します。デフォルト値は/spa$PSN.cfgです。

ステップ16：プロファイルスクリプトのパラメータを[プロファイルルールB]フィールドに入力し、2番目のresyncコマンドとプロファイルURLを指定します。デフォルトのエントリは空白です。

ステップ17: 3番目のresyncコマンドとプロファイルURLを識別するプロファイルルールCフィールドに、プロファイルスクリプトのパラメータを入力します。デフォルトのエントリは空白です。

ステップ18：プロファイルスクリプトのパラメータを[Profile Rule D]フィールドに入力します。このフィールドには、4つ目のresyncコマンドとプロファイルURLを指定します。デフォルトのエントリは空白です。

ステップ19:[DHCP Option To Use]フィールドにDHCPを入力し、ファームウェアとプロファイルを取得します。

ステップ20:[トランスポートプロトコル]ドロップダウンリストから目的のトランスポートプロトコルを選択 を選択すると、TFTPはプロファイルとして想定され、DHCPサーバのIPアドレスがTFTPサーバのIPアドレスとして使用されます。既定のオプションは[なし]し、ファームウェアとプロファイルを取得します。[None]です。

・ None:TFTPがプロファイルとして想定され、DHCPサーバのIPアドレスがTFTPサーバのIPアドレスとして使用されます。デフォルトは none です。

・ TFTP:Trivial File Transfer Protocol(TFTP)は、非常に少量のメモリを使用するファイルおよびデータ転送に使用される単純なプロトコルです。

・ HTTP:Hypertext Transfer Protocol(HTTP)は、World Wide Webのベースとなるアプリケーションプロトコルです。

・ HTTPS:Hypertext Transfer Protocol Secure(HTTPS)は、セキュアな通信プロトコルです。

ステップ21:[Log Resync Request Msg]フィールドにログ再同期要求メッセージを入力します。このメッセージは、再同期が開始されたときにsyslogサーバに送信されます。デフォルトは$PN $MAC - Requesting resync $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATHです。

ステップ22：再同期の試行が成功したときに発行される[ログ再同期の成功メッセージ]フィールドにログ再同期の成功メッセージを入力します。既定値は$PN $MAC -Successful resync $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH — $ERRです。

ステップ23：再同期の試行が失敗したときに発行されるログ再同期エラー・メッセージをログ再同期メッセージフィールドに入力します。デフォルトは$PN $MAC - Resyncfailed:エラー($ERR)。

ステップ24:[Report Rule]フィールドにレポートを入力し、IP Phoneの現在の内部設定をレポートします。デフォルトは空です。

ステップ25:[User Configurable Resync] ドロップダウンリストから[Yes] を選択し、IP Phone画面から電話機を再同期させます。それ以外の場合は、「No」を選択します。デフォルトは「Yes」です。

ステップ26:[Submit All Changes]をクリックして、設定を保存します。