目的

セッション開始プロトコル(SIP)は、IPベースのネットワークでセッションを作成、管理、および終了するために使用されるシグナリングプロトコルです。SIPは、コール管理のメカニズムです。また、ユーザロケーションの確立、機能ネゴシエーションの提供を行い、セッションの参加者全員がサポートする機能について合意し、進行中のセッションの機能に変更を加えることができます。

Real-time Transport Protocol(RTP)は、リアルタイムプロパティを持つデータを伝送するためのインターネットプロトコルです。オーディオ、ビデオなどのリアルタイムデータを送信するための標準フォーマットです。

このドキュメントの目的は、SPA300およびSPA500シリーズIPフォンでのReal-time Transport Protocol(RTP)パラメータの設定を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP電話

・ SPA500シリーズIP電話

RTPパラメータの設定

注：  実際のSPA300またはSPA500シリーズのIP PhoneセットシグナリングプロトコルをSIPとし、ナビゲーションキーを使用して[Device Administration] > [Call Control Settings] > [Signaling Protocol SIP..

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Admin Login] > [Advanced] > [Voice] > [SIP]を選択します。[SIP Parameters]ページが開きます。

ステップ2:[RTP Parameters]エリアまで下にスクロールします。

ステップ3:[RTPポートの最小(RTP Port Min)]フィールドに最小ポート番号を入力します。これは、送信および受信用の10以上の偶数ポートを含む最小範囲です。デフォルト値は 16384 です。

ステップ4:[RTP Port Max]フィールドに最大ポート番号を入力します。これは、送信および受信用の10以上の偶数ポートを含む最大範囲です。デフォルト値は 16482 です。

ステップ5:[RTP Packet Size]フィールドにRTPパケットのサイズを入力します。範囲は0.01 ～ 0.16です。デフォルトは0.030です。

ステップ6:IP Phoneの終了前に許可された連続するインターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)エラーの数を[Max RTP ICMP Err]フィールドに入力します。ICMPは、ネットワークエラーメッセージの送信に使用されるインターネットプロトコルです。デフォルト値は 0 です。

ステップ7:[RTCP Tx Interval]フィールドに、アクティブな接続でReal-Time Transport Control Protocol(RTCP)の送信者レポートを送信する間隔を入力します。範囲は0 ～ 255秒です。デフォルトは0です。

ステップ8:[No UDP Checksum] ドロップダウンリストから[Yes] または[No] を選択します。[Yes]を選択すると、IP PhoneはSIPメッセージのUDPヘッダーチェックサムを計算します。

ステップ9:[Symmetric RTP]ドロップダウンリストから[Yes]または[No]を選択します。「Yes」を選択すると、RTPパケットは送信元アドレスに送信され、「No」を選択すると、RTPパケットは宛先アドレスに送信されます。デフォルトは no です。

ステップ10:[BYE]ドロップダウンリストから[はい]または[いいえ]を選択します。[Yes]を選択すると、BYEメッセージに応答してP-RTP-Statヘッダーが送信されます。デフォルトは no です。

ステップ11:[Submit All Changes]をクリックして、設定を保存します。