目的

セッション開始プロトコル(SIP)は、IPベースのネットワークでセッションを作成、管理、および終了するために使用されるシグナリングプロトコルです。SIPは、コール管理のメカニズムです。また、ユーザロケーションの確立、機能ネゴシエーションの提供を行い、セッションの参加者全員がサポートする機能について合意し、進行中のセッションの機能に変更を加えることができます。

この記事では、SPA300およびSPA500シリーズIP Phoneでの応答ステータスコード処理の設定について説明します。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP電話

・ SPA500シリーズIP電話

応答ステータスコードの設定

注：  実際のSPA300またはSPA500シリーズのIP PhoneセットシグナリングプロトコルをSIPとし、ナビゲーションキーを使用して[Device Administration] > [Call Control Settings] > [Signaling Protocol SIP]に移動します。

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Admin Login] > [Advanced] > [Voice] > [SIP]を選択します。[SIP]ページが開きます。

ステップ2:[Response Status Code Handling]領域までスクロールします。

ステップ3：該当するSpecial Information Tone(SIT)のSIP応答ステータスコードを[SIT1 RSC]フィールドに入力します。これは、発信者が非連結コールを行うときにエラーが発生したときに再生されるレコーダトーンの代替です。デフォルトは空白です。

ステップ4:[SIT2 RSC]フィールドにSIT2トーンが再生されるSIP応答ステータスコードを入力します。これは、発信者が非連結コールを行うときにエラーが発生したときに再生されるレコーダトーンの代替です。デフォルトは空白です。

ステップ5:[SIT3 RSC]フィールドにSIT3トーンが再生されるSIP応答ステータスコードを入力します。これは、呼び出し元が非連結コールを行うときにエラーが発生したときに再生されるレコーダトーンの代わりに使用できます。デフォルトはブランクです。

ステップ6:[SIT4 RSC]フィールドにSIT4トーンが再生されるSIP応答ステータスコードを入力します。これは、呼び出し元が非連結コールを行うときにエラーが発生したときに再生されるレコーダトーンの代わりに使用できます。デフォルトはブランクです。

ステップ7:[Try Backup RSC]フィールドに、現在の要求に対してバックアップサーバを再試行するSIP応答コードを入力します。デフォルトは空白です。

ステップ8:[Retry Reg RSC]フィールドに、最後の登録の期間の失敗の後にデバイスが登録を再試行するまでの間隔（秒）を入力します。デフォルトは空白です。

ステップ9:[Submit All Changes]をクリックして設定を保存します。