目的

セッション開始プロトコル(SIP)は、IPベースのネットワークでセッションを作成、管理、および終了するために使用されるシグナリングプロトコルです。SIPは、コール管理のメカニズムです。また、ユーザロケーションの確立と機能ネゴシエーションの提供により、セッションの参加者全員がサポートする機能について合意し、進行中にセッションの機能を変更できます。

このドキュメントの目的は、Linksysキーシステムパラメータの設定方法を示すことです。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP電話

・ SPA500シリーズIP電話

Linksysキーの設定

注：実際のSPA300またはSPA500シリーズのIP PhoneセットシグナリングプロトコルをSIPとし、ナビゲーションキーを使用して[Device Administration] > [Call Control Settings] > [Signaling Protocol] > [SIP]に移動します。

ステップ1:Web設定ユーティリティを使用して、[Admin Login] > [Advanced] > [Voice] > [SIP]を選択します。[SIP]ページが開きます。

ステップ2:[Linksys Key System] ドロップダウンリストから[Yes] または[No] を選択し、Linksysキーシステムを有効または無効にします。[Yes]を選択すると、電話機はLinksysキーシステムの一部として設定されます。デフォルトは[Yes]です。

ステップ3:[Key System Auto Discovery] ドロップダウンリストから[Yes] または[No] を選択し、コール制御サーバの自動検出を有効または無効にします。この機能は、テレワーカーや、マルチキャストが機能しない他のシナリオでは無効になります。

ステップ4:[Force LAN Codec]ドロップダウンリストから目的のForce LAN Codecを選択します。

・ G.711u — Session Description Protocol(SDP)で使用されるG.711uコーデック名。デフォルトはPulse Code Modulation mu-law (PCMU)です。

・ G.711a — Session Description Protocol(SDP)で使用されるG.711aコーデック名。デフォルトはPulse Code Modulation A-law(PCMA)です。

・ None – デフォルトはnoneです。

ステップ5:[Multicast Address]フィールドにマルチキャストアドレスを入力します。Cisco SPA IP Phoneとの通信に使用されます。デフォルトは 224.168.168.168:6061 です。

ステップ6:[Key System IP Address]フィールドに呼制御サーバのIPアドレスを入力します。これは、マルチキャストが機能しないテレワーカーやその他のシナリオのIPアドレスです。

ステップ7:[Submit All Changes]をクリックして、設定を保存します。