目的

オーディオ入力ゲイン（Aゲイン）設定を使用すると、SPA300およびSPA500シリーズのIP電話のデシベルに関してサウンドを増幅または増幅できます。

このドキュメントの目的は、SPA300およびSPA500シリーズのIP電話のボリューム設定を調整する方法を示すことです。

注：オーディオ入力ゲインのパラメータを変更するには、IP Phoneのコール制御設定でシグナリングプロトコルをSIPに設定します。シグナリングプロトコルがSCCPの場合は、オーディオ入力ゲインパラメータのみを表示できます。

該当するデバイス

・ SPA500シリーズ

オーディオ入力ゲインの設定手順

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Voice] > [Phone]を選択します。

ステップ2：設定するオーディオ入力ゲイン(dB)領域の項目を選択します。

ステップ3：特定のオプションのドロップダウンリストから、デシベルで–6 ～ +6の任意の値を選択します。正の値を指定すると音量が上がり、負の値を指定すると音量が下がります。[オーディオ入力ゲイン(dB)]領域には、4つのオプションがあります。

・ハンドセット入力ゲイン：ハンドセットの音量を変更するために使用できます。

・ヘッドセット入力ゲイン：ヘッドセットの音量を変更するために使用できます。

・スピーカフォン入力ゲイン：スピーカフォンの音量を変更するために使用できます。

・ Bluetooth入力ゲイン：Bluetoothの音量を変更するために使用できます。

ステップ4:[Submit All Changes]をクリックして設定を保存します。