目的

IP Phoneに設定されているコード化されたトーン情報をすべて表示することは、ユーザにとって不可欠です。この記事では、これらすべての情報が見つかる場所と、その情報の種類を正確に示します。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP電話

・ SPA500シリーズIP電話

地域

IP Phoneのグラフィカルユーザーインターフェイスで、[地域]タブを選択します。[地域]ウィンドウが開きます。

コールプログレストーン

ToneScriptは、以降のすべてのフィールドで表示されます。ダイヤルトーン、外部ダイヤルトーン、ビジートーン、リオーダー音、オフフック警告トーン、リングバックトーン、コールウェイティングトーン、確認音、SIT(Special Information Tone)# (1 - 4)トーン、MWI(Message-Waiting Indicator)ダイヤルトーン、Cfwd(Call)転送ダイヤルトーン)ダイヤルトーン、保留トーン、会議トーン、セキュアコール指示トーン、ページトーン、アラートトーン。

特徴的なリングパターン

・ Cadence# – 固有呼び出し音1 ～ 9のCadenceスクリプトを表示します。各Cadenceには、それぞれ自動的に設定される独自のデフォルトがあります。

ロケール

・ユーザロケール：ユーザの言語と国が表示されます。

・ネットワークロケール：ネットワークの国を表示します。

・ Character Encoding — IP Phoneで使用するように設定されている文字エンコーディングの種類を表示します。