目的

IP Phoneには、ユーザ設定に応じたサウンドを設定できます。デバイスのディープ・ベースは、3つの異なるフォーマット間で変更できます。

このドキュメントでは、SPA300およびSPA500 IP Phoneシリーズのディープベースを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズ

・ SPA500シリーズ

ディープベース

ステップ1：セットアップボタンを押して、[Setup]メニューを開きます。

ステップ2:[Settings]に移動し、[Select]を押します。

ステップ3:[Deep Bass]に移動し、[Select]を押します。

ステップ4:[Edit]を押します。

ステップ5：必要に応じて、オプションボタンを押して形式を変更します。可能な形式は次のとおりです。Standard、HiDef、およびDefault。

ステップ6:[OK]を押します。

ステップ7:[Save]を押します。