目的

ネットワークの起動遅延により、電話機がネットワークに接続するまでの待機時間が短くなります。これにより、電話機がコールを発信または受信する前に、コンピュータやその他のデバイスがネットワークに接続する時間が確保されます。 ネットワーク起動遅延のデフォルト値は3秒です。

このドキュメントの目的は、SPA 300および500シリーズのIP Phoneでネットワーク始動遅延(NSTD)を有効にする方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA 300シリーズ

・ SPA 500シリーズ

ネットワーク起動遅延の設定

ステップ1:[Setup]アイコンを押します。

ステップ2:[Settings]に移動し、ソフトキーを使用して[Select]を押します。

ステップ3:[Network Configuration]に移動します。

ステップ4:[Enable Network Startup Delay]に移動します。

注：**#を押して、電話機の特定の編集オプションをロック解除またはロックします。

ステップ5:[Edit]を押し、ネットワークの起動遅延時間を変更します。

ステップ6:[クリア]を押して、現在の設定をクリアし、新しい待機時間を入力します。<<を押し、一度に1つの番号をクリアします。

ステップ7:[OK]を押して変更を保存します。