目的

LLDP-MEDは、Cisco Discovery Protocol(CDP)によく似ています。 このデバイスには、接続されているデバイスに関する情報を表示できる基本的な検出機能があります。LLDP-MEDを使用すると、デバイスは、LAN速度、ネットワークポリシー、ロケーション識別、電力、インベントリ、および信頼拡張など、接続デバイスがサポートする機能を判別できます。

このドキュメントでは、SPA 300および500シリーズでLLDP-MEDを有効にする方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA 300シリーズ

・ SPA 500シリーズ

LLDP-MEDの有効化

ステップ1:[Setup]アイコンを押します。

ステップ2:[Settings]に移動し、ソフトキーを使用して[Select]を押します。

ステップ3:[Network Configuration]に移動し、ソフトキーを使用して[Select]を押します。

ステップ4:[Enable LLDP-MED]に移動し、ソフトキーを使用して[Select]を押します。

注：**#を押して、電話機の特定の編集オプションをロック解除またはロックします。

ステップ5:[Edit]を押して、LLDP-MEDのステータスを変更します。

ステップ6:Y/Nを押して、[Yes]と[No]を切り替え、LLDP-MEDを有効または無効にします。

ステップ7:[OK]を押して変更を保存します。