目的

デフォルトルータは、特定のIPパケットの宛先アドレスに関して他のルートが認識されていない場合に、電話機がデフォルトルータに送信するように設定できます。その後、ルータは適切な宛先に送信できるようになります。

このドキュメントでは、SPA300およびSPA500シリーズIP Phoneのデフォルトルータの設定方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA300 IP Phoneシリーズ

・ SPA500 IP Phoneシリーズ

デフォルトルータ

ステップ1:[セットアップ]ボタンを押して、セットアップメニューを開きます。

ステップ2:[Settings]に移動します。

ステップ3:[Network Configuration]に移動します。

ステップ4:[Default Router]に移動し、[Edit]を押します。

ステップ5：必要なデフォルトルータを入力し、[OK]を押します。

SPA300シリーズIP Phoneの詳細については、「Cisco Small Business SPA300シリーズIP Phone製品ページ」を参照してください。