目的

デバイスのドメイン名は、ユーザがデバイスに接続したときに表示されます。デバイスのIPアドレスを表示する代わりに、ユーザには設定されたドメイン名が表示されます。ドメイン名を使用すると、デバイスを簡単に覚えて見つけることができます。

このドキュメントの目的は、SPA300およびSPA500シリーズのIPフォンでドメイン名を設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP Phone

・ SPA500シリーズIP Phone

ドメイン名

ステップ1:[セットアップ]ボタンを押して[セットアップ]メニューを開きます。

ステップ2:[Settings]に移動します。

ステップ3:[Network Configuration]に移動します。

ステップ4:[Domain Name]に移動し、[Edit]を押します。

ステップ5：目的のドメイン名を入力し、[OK]を押します。