目的

IP Phoneに設定されているすべてのシステム情報と設定を表示することは、ユーザにとって不可欠です。この記事では、これらすべての情報が見つかる場所と、その情報の種類を正確に示します。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズ

・ SPA500シリーズ

システム

IP Phoneのグラフィカルユーザインターフェイスで、[システム]タブを選択します。「システム」ウィンドウが開きます。

システム コンフィギュレーション

・ Webサーバの有効化 – Webサーバが有効になっているかどうかを表示します。

・ Webサーバポート – Webサーバのポート番号を表示します。

・ Web Admin Accessを有効にする – Web Adminアクセスが有効になっているかどうかを表示します。

・ Admin Passwd：管理者パスワードを表示します。

・ 「ユーザー・パスワード」 – ユーザー・パスワードを表示します。

・ Signaling Protocol：使用されているシグナリングプロトコルのタイプを表示します。

・ SPCP Auto-detect:SPCP(Simple Phone Control Protocol)自動検出が有効になっているかどうかを表示します。

・ Phone-UI-readonly:Phone-UI-readonlyが有効になっているかどうかを表示します。

・ Phone-UI-user-mode:Phone-UI-user-modeが有効になっているかどうかを表示します。

電源設定

・ PoE Power Required:PoE電力に必要な要件のタイプを示します。

インターネット接続の種類

・接続タイプ：インターネットに使用されている接続のタイプを表示します。

スタティックIP設定

・ Static IP：現在設定されているスタティックIPを表示します。

・ NetMask：現在設定されているネットマスクを表示します。

・ Gateway：現在設定されているゲートウェイを表示します。

オプションのネットワーク設定

・ HostName – ホスト名を表示します。

・ Domain：現在のドメインを表示します。

・ Primary DNS：プライマリDNSを表示します。

・ Secondary DNS：セカンダリDNSを表示します。

・ DNSサーバの順序 – 使用されているDNSサーバの順序のタイプを表示します。

・ DNSクエリモード：使用されているDNSクエリモードの種類が表示されます。

・ TFTPサーバ：現在のTFTPサーバを表示します。

・ Alternate TFTP：代替TFTPサーバが設定されているかどうかを表示します。

・ Syslog Server:Syslogサーバを表示します。

・ Debug Server：デバッグサーバを表示します。

・ Debug Level：現在のデバッグレベルを表示します。

・レイヤ2ロギング：レイヤ2ロギングが有効になっているかどうかを表示します。

・ポートミラーリング：ポートミラーリングが有効になっているかどうかを表示します。

・ Primary NTP Server：プライマリNTP(Network Time Protocol)サーバを表示します。

・ Secondary NTP Server：セカンダリNTPサーバを表示します。

VLAN設定

・ Enable VLAN:VLANが有効になっているかどうかを表示します。

・ Enable CDP — CDPが有効になっているかどうかを表示します。

・ Enable LLDP-MED:LLDP-MED(Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery)が有効になっているかどうかを示します。

・ Network Startup Delay：ネットワークの始動遅延に設定されている長さを表示します。

・ VLAN ID:VLAN IDを表示します。

インベントリ設定

・ Asset ID – アセットIDを表示します。