目的

デフォルトでは、IP電話にはDHCPを通じてIPアドレスが割り当てられます。電話機を管理するデバイスは、IPフォンが使用するIPアドレスを選択します。同じIP Phoneがネットワークに接続するたびに、異なるIPアドレスを持つことがあります。IP Phoneがネットワークに接続するたびに同じIPアドレスを持つようにするには、DHCPを無効にして、IP Phoneに手動でスタティックIPアドレスを割り当てることができます。単一のIPアドレスを使用すると、単一の既知のIPを使用してアクセスできるため、設定が簡単になります。一方、ダイナミックIPを使用すると、電話機を設定するための検索とアクセスが困難になります。この記事では、SPA300/SPA500シリーズIP PhoneでスタティックIPアドレスを割り当てる方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP電話

・ SPA500シリーズIP電話

[Software Version]

・ v7.5.3

IP アドレスを割り当てます。

ステップ1:[Setup]ボタンを押して、[Network]を選択します。

ステップ2:[WAN Connection Type]を選択し、[Edit]を押します。

ステップ3:[Option]を押して、[Static IP]が表示されるまでオプションを切り替えます。

ステップ4:[OK]を押して設定を確定します。

ステップ5:[Non-DHCP IP Address]を選択して[Edit]を押し、電話機がネットワークに接続するときに使用するIPアドレスを手動で入力します。

ステップ6：前の番号を削除するにはDelChrボタンを、IPアドレスをクリアするにはClearボタンを使用します。IPアドレスを入力するには、その期間に数字キーとスターキーを使用します。

注：IPアドレスは、IP電話を管理するデバイスに設定されているサブネットと同じである必要があります。

ステップ7:[OK]を押して新しいIPアドレスを受け入れます。

ステップ8:[保存]を押して設定を保存するか、[キャンセル]を押して設定を破棄します。スタティックIPアドレスは、IP Phoneがリブートされるまで有効になりません。

ステップ9:[Reboot]を選択し、[Select]を押して電話機をリブートします。

ステップ10:[OK]を押して再起動を確認します。IP Phoneは、スタティックIPアドレスを使用してネットワークに接続します。

注意：リブートの進行中は、電話機を使用できません。